Copyright: Aide Physique chimie seconde - Microméga HATIER
Citation: Aide Physique chimie seconde - Microméga HATIER


Barre de navigation

Fonction de chaque bouton de la barre de navigation:

- Sommaire: pour revenir au sommaire général du logiciel.

- Précédent : pour retrouver le dernier texte édité.

- Suivant : pour retrouver le texte présent avant d'appuyer sur précédent.

- Index : pour obtenir la liste des mots-clefs.

- Liens : pour obtenir tous les textes en relation avec celui édité.

Vous pouvez également:

- Retrouver le test : si vous avez interrompu un test en cours d'exécution.

- Obtenir le texte qui précède dans l'ordre du cours (flèche en bas à gauche de l'écran),

- Obtenir la suite du cours (flèche en bas à droite de l'écran).


Couleurs (configuration)

Ce logiciel est prévu pour fonctionner en mode 24 bits (plus de 16 millions de couleurs) ou 32 bits.

En 256 couleurs, l'aspect des photos, des vidéos, des graphiques et des contrôles ne sera pas satisfaisant, sans pour autant en affecter l'exécution.

Vous pouvez modifier vos paramètres d'affichage depuis le « Panneau de configuration » de Windows.


Débridage

Lors de l'installation du logiciel, un code unique par poste est généré. Pour débrider le programme et accéder à toutes les données et à tous les simulateurs, vous devez saisir une clé.

Toutes les informations relatives au débridage sont disponibles depuis le bouton Débrider du module principal.


Ecran (configuration)

La résolution de votre écran (accessible depuis le panneau de configuration de WINDOWS) doit être de 800 x 600 pixels.

Si votre résolution est supérieure, le logiciel fonctionne normalement mais n'occupe pas tout l'écran. Si elle est inférieure, l'exécution du logiciel est impossible.


Essentiel

Vous pouvez obtenir « l'essentiel » pour chaque chapitre depuis le sommaire.

Il occupe plusieurs pages écran et peut être imprimé.


Index

L'index vous permet d'obtenir la liste de tous les mots-clés du logiciel. En en sélectionnant un, vous obtiendrez la liste des textes en relation.


Liens

Le bouton Liens ouvre la liste des textes en relation avec celui édité.


Mise à jour

Le bouton Mise à jour permet d'utiliser les fichiers que vous avez téléchargés depuis le site Microméga.

Procédure à suivre :

1. Télécharger le fichier .zip depuis le site Microméga dans un autre répertoire que celui du logiciel. Vous pouvez également le télécharger sur une disquette pour en faire profiter d'autres utilisateurs.

2. Décompresser le fichier avec  Winzip par exemple.

3. Exécuter le logiciel et cliquer sur le bouton Mise à jour dans la barre de navigation.

4. Rechercher dans le répertoire où vous avez placé la mise à jour le fichier .maj depuis le module de mise à jour.

Remarque 1 : si vous souhaitez être informé par mail de la parution des mises à jour, vous pouvez vous inscrire sur notre site.

Remarque 2 : si vous administrez plusieurs ordinateurs sur lesquels le logiciel doit être actualisé, il est plus rapide de télécharger le fichier zip sur disquette et de l'utiliser pour la mise à jour sur tous les postes.

Remarque 3 : si votre ordinateur est relié à un réseau interne, vous pouvez utiliser un répertoire du serveur pour copier et décompresser le fichier zip de mise à jour puis mettre à jour depuis chaque poste (points 3 et 4).


Précédent

Le bouton Précédent permet de retrouver le dernier texte édité à l'écran.

Chaque clic vous permet de remonter dans l'historique de votre consultation.


Sommaire

Pour retrouver le sommaire général, cliquer sur le bouton présent dans la barre de navigation.

En choisissant le bouton Physique ou Chimie, vous accédez directement au sommaire de physique ou de chimie.


Suivant

Le bouton Suivant permet de retrouver le texte édité après celui présent actuellement à l'écran: cette fonction n'est accessible que si vous avez cliqué préalablement sur le bouton Précédent.


Test de connaissances du cours

Dans chaque chapitre, un test vous permet d'évaluer votre connaissance du cours.

Vous pouvez passer d'une question à l'autre à l'aide des flèches ou en cliquant sur le numéro d'une question. Il est possible de répondre aux questions dans n'importe quel ordre.

Quand vous aurez répondu à toutes les questions, vous obtiendrez le pourcentage de bonnes réponses.


Vidéo

Il y a deux accès aux vidéos :

•·Depuis le menu de chaque chapitre, en cliquant sur l'icône représentant un projecteur, vous obtiendrez la liste des vidéos de ce chapitre.

•·Si la page du cours que vous consultez est accompagnée de l'icône représentant un projecteur, il suffit de cliquer dessus pour charger la vidéo.

Les boutons qui accompagnent les vidéos permettent de :

•·Revenir au début du film.

•·Aller directement à la fin du film.

•·Image précédente.

•·Image suivante.

•·Pause.

•·Lecture.

•·Stop.


Aide

Ce logiciel offre deux types d'aide:

- une aide sur l'utilisation du logiciel (que vous utilisez actuellement),

- une aide théorique (bouton Voir le cours) où vous trouverez définitions et rappels de cours.

Des renseignements complémentaires sont disponibles sur le site internet Microméga accessible depuis le module principal du logiciel.


Annuler

Le bouton Annuler permet de retrouver une situation avant la dernière modification.

En cliquant une deuxième fois sur ce bouton, vous retrouverez la situation telle qu'elle était après cette modification, c'est-à-dire avant d'appuyer sur le bouton annuler.


Calculatrice

La machine à calculer est accessible à tout instant.

La touche ANS permet de retrouver le résultat de votre dernier calcul.


Coller

Vous pouvez utiliser le bouton Coller pour retrouver une construction ou une situation présente dans le presse-papiers: il est impératif de commencer par copier avant de coller.

Copier


Copier

En utilisant le bouton Copier, vous pourrez placer dans le presse-papiers l'image présente à l'écran.

Il suffira ensuite de Coller (ou collage spécial) depuis le menu Edition de votre traitement de texte (ou toute autre application Windows) pour récupérer l'image et l'insérer dans votre document.

Le presse-papiers ne pouvant contenir qu'une seule image, il est conseillé d'ouvrir les deux applications simultanément si vous devez insérer différentes images dans votre document.

Coller


Correction

Pour obtenir la correction d'un exercice, choisir Voir la correction dans le menu Exercices.

Cette fonction n'est active que lorsqu'un exercice est ouvert.


Enregistrer

La procédure d'enregistrement permet de conserver dans un fichier les paramètres de votre travail.

Il suffit ensuite d'ouvrir le fichier créé pour retrouver la situation de travail.


Exercice (ouvrir)

Appuyer sur le bouton Ouvrir exercice (au-dessus de la zone de texte) pour obtenir l'énoncé d'un exercice.


Exercice (créer)

Pour créer un exercice, il faut:

1. un fichier texte pour l'énoncé au format RTF,

2. un fichier configuration de départ qui dépend de l'application et qui permet d'établir la situation initiale de travail de l'élève,

3. un fichier texte au format RTF pour la correction,

4. un fichier configuration qui dépend de l'application et qui permet à l'élève de voir ce qu'il fallait faire (correction),

5. un fichier qui regroupe toutes ces informations.

Vous trouverez dans la version enseignant du logiciel le module PROFEDIT qui permet de produire très facilement ces 5 fichiers.

Les fichiers 2, 3 et 4 sont facultatifs et vous pouvez travailler avec n'importe quel traitement de texte pouvant enregistrer au format RTF (Word, Wordpad...) pour saisir les textes.


Mémoire insuffisante

Manifestations du manque de mémoire:

- message d'erreur « mémoire insuffisante »

- message « impossible de créer l'image en mode autoredraw »

- le système est « bloqué »: le clavier est sans réponse et il faut relancer WINDOWS.

- le temps pour dessiner les graphiques et les fonds est très long

- l'aspect des images est étrange: clignotement et/ou brouillage

- les anciennes feuilles affichées apparaissent dans les contrôles (à la place d'un bouton par exemple).

Remédiations:

1) fermer toutes les applications WINDOWS que vous n'utilisez pas.

2) n'exécuter qu'un seul module à la fois du logiciel: quitter tous les modules ouverts en utilisant le bouton « Fermer ».

3) si l'erreur intervient après avoir appuyé sur le bouton « copier » ou si les seules applications exécutées sont le module principal et un autre module du logiciel, vous pouvez exécuter directement le module considéré (sans passer par le module principal).


Ouvrir

En appuyant sur le bouton Ouvrir et en sélectionnant un fichier, vous pouvez retrouver une situation de travail que vous avez préalablement enregistrée.

Cette procédure peut être déclenchée automatiquement lors de l'ouverture d'un exercice ou d'une correction.


Pression

La pression est mesurée par la manomètre relié à l'enceinte. Elle est donnée en bars. Elle n'est pas modifiable directement mais varie en fonction des paramètres dont elle dépend: la température, le volume et la quantité de matière.


Quantité de matière

Pour définir la quantité de matière dans l'enceinte, vous avez 2 possibilités:

1) utiliser les vannes des deux bouteilles: celle pleine de gaz permet d'ajouter des particules et celle qui est vide permet d'en enlever.

2) déplacer le curseur et utiliser les flèches pour affiner le réglage.


Température

Pour définir la température du gaz, vous devez utiliser la souris directement sur le thermomètre. La variation minimale est alors de 2 °C. Il peut être utile d'affiner le réglage en utilisant les deux boutons placés en bas du thermomètre. La variation minimale est alors de 0,1°.


Volume

Pour modifier le volume de l'enceinte, vous devez déplacer le piston en utilisant la souris.

Maintenir le bouton gauche enfoncé pendant le déplacement.


Cartes verrouillées

Une carte verrouillée est repérée par un petit cadenas présent en bas à gauche.

Dans ce cas, il est impossible de la modifier.


Critère de tri

Le tableau à gauche de l'écran recense les espèces chimiques présentes dans la base de données. Il est possible de modifier le critère de tri qui, par défaut, est l'ordre alphabétique.

De ce critère de tri dépend l'ordre d'impression si vous imprimez toute la base.

Impression


Densité

La densité correspond au rapport de la masse d'un volume de l'espèce chimique sur la masse du même volume d'un composé de référence.

Pour ce module, le composé de référence est l'eau pour les liquides et les solides, et l'air pour les gaz.

L'état physique du composé est déterminé en fonction de la valeur de la température d'ébullition.


Enregistrer la carte
Enregistrer

Cliquer sur le bouton Enregistrer pour créer un fichier qui correspond uniquement à la carte éditée.

Ce fichier pourra être récupéré par un autre utilisateur désireux d'ajouter votre carte à sa base de données.

Pour ajouter dans votre base une carte saisie au clavier : Valider

Pour consulter une carte qui n'est pas intégrée à votre base de données : Ouvrir


Exporter une carte

Si vous avez créé une carte qui ne figure pas dans la base de données, à partir de mesures réalisées en TP et/ou depuis des tables, vous pouvez en faire profiter les autres utilisateurs du logiciel.

Cliquer sur le bouton Exporter et votre carte sera ainsi disponible sur le site Microméga

Importer une carte


Formule

Pour saisir la formule de l'espèce chimique, vous disposez d'indices et d'exposants.

Pour écrire un indice, utiliser la flèche ↓ ou cocher l'option indice.

Pour écrire un exposant, utiliser la flèche ↑ ou cocher l'option exposant.

Si un indice suit un exposant (ou inversement), la formule est interprétée comme celle d'un ion polyatomique (l'un est placé au dessous de l'autre).


Importer une carte

Pour consulter ou ajouter à votre base de données une carte présente sur le site Microméga, cliquer sur Importer.

Exporter une carte


Impression

En cliquant sur le bouton Imprimer, vous pourrez imprimer soit la carte éditée, soit l'intégralité de la base.

Si vous choisissez l'impression de toute la base, l'ordre des espèces est déterminé par le critère de tri.

Critère de tri


Ouvrir une carte
Ouvrir

Le bouton Ouvrir permet de consulter une carte présente dans un fichier extérieur à votre base de données. Attention, cette carte ne sera intégrée dans votre base qu'après avoir appuyé sur le bouton Valider.

Valider

Enregistrer


Solubilité

La solubilité doit être donnée en g/L.

Si c'est un solide qui est miscible avec l'eau, appuyer simplement sur la lettre « M » et le mot

« miscible » apparaîtra dans le champ.


Définir un autre milieu (Descartes)
Définir un autre milieu

Si vous voulez travailler avec un autre matériau que ceux que vous trouvez dans la liste pour le demi-disque ou le milieu extérieur, sélectionnez « autre » dans la liste.

Vous devrez ensuite saisir les valeurs des coefficients A et B de la relation de Cauchy.


Rapporteur (Descartes)
Rapporteur

Pour mesurer un angle sur la figure, il faut activer le rapporteur (Mesurer un angle).

- pour déplacer le rapporteur : utiliser la croix en maintenant le bouton gauche enfoncé.

- pour faire pivoter le rapporteur : utiliser les deux flèches arrondies.

- pour mesurer l'angle, placer la droite sur le rayon en utilisant la sphère cyan (•) avec la souris.

L'angle affiché correspond à l'angle, en degrés, entre la base et la droite cyan.


Accueil (navigateur internet)
Accueil (navigateur)

Au démarrage du navigateur, vous arrivez par défaut sur la page d'accueil.

En cours de consultation, cliquer sur le bouton Accueil pour retrouver cette page.


Actualiser (navigateur internet)
Actualiser (navigateur)

Appuyer sur le bouton Actualiser pour mettre à jour la page affichée à l'écran.


Ajouter aux favoris (navigateur internet)
Ajouter aux favoris (navigateur)

Si au cours de votre navigation, vous voulez conserver l'adresse d'une page, cliquer sur le bouton Favoris puis choisir Ajouter.

Pour retrouver cette page, il vous suffira d'aller la chercher dans Favoris.


Arrêter (navigateur internet)
Arrêter (navigateur)

Appuyer sur le bouton Arrêter pour stopper le chargement de la page en cours.


Enlever de la liste des favoris (navigateur internet)
Enlever de la liste des favoris (navigateur)

Pour supprimer un site de votre liste de favoris:

- cliquer sur le bouton Favoris,

- sélectionner le site dans la liste,

- cliquer sur le bouton Enlever.


Historique (navigateur internet)
Historique (navigateur)

Il y a deux manières d'accéder à votre historique de navigation:

- en utilisant les boutons Précédent / Suivant,

- en choisissant dans la liste déroulante du champ Adresse le site que vous voulez retrouver.


Internet Explorer (navigateur internet)
Internet Explorer (navigateur)

Le navigateur de Microméga fonctionne avec Internet Explorer. Pour télécharger ce logiciel gratuit, connectez-vous depuis votre navigateur actuel sur le site de Microsoft (www.microsoft.com) ou utilisez le lien depuis le site Microméga.


Rechercher (navigateur internet)
Rechercher (navigateur)

Pour rechercher un site internet ou une information sur le site Microméga, cliquez sur Rechercher.


Sources lumineuses (Descartes)
Sources lumineuses

Trois sources lumineuses sont disponibles :

1) lumière polychromatique blanche : le calculateur détermine la marche de centaines de rayons dont la longueur d'onde varie de façon quasi continue de 400 à 800 nm.

Avec cette source, il est impossible d'observer le sens de propagation de la lumière pour ne pas surcharger la figure.

2) 5 radiations : 5 rayons sont représentés. Les couleurs utilisées ne correspondent pas aux couleurs « réelles » mais permettent de visualiser l'influence de la longueur d'onde (de 400 à 800 nm) sur le phénomène.

3) monochromatique : une seule longueur d'onde. C'est la source la mieux adaptée pour l'étude des différentes réflexions et réfractions.

Pour faire varier la longueur d'onde, faire glisser le curseur.

Les indices du demi-disque et du milieu extérieur sont toujours indiqués pour la longueur d'onde utilisée.

Avec les sources 1 et 3, et si la configuration d'affichage des couleurs de votre ordinateur est au moins égale à 16 bits (65536 couleurs), la couleur observée pour une longueur d'onde donnée est proche de la couleur « réelle ».


Valider

Si vous consultez une carte avec les procédures Ouvrir ou Importer une carte ou si vous en créez une, vous devez appuyer sur Valider pour l'ajouter à votre base de données.


Enlever

Pour retirer une carte de la base de données, cliquez sur le bouton Enlever.

Enregistrer

Valider


Créer une carte

Pour créer une carte, cliquer sur le bouton Nouveau. Vous pouvez ensuite remplir les différents champs.

Enregistrer

Exporter une carte


Tableau

Pour obtenir un tableau et accéder aux outils: calcul, représentation graphique, etc, cliquez sur le bouton Tableau.

Menu colonne

Menu tableau

Représentation graphique


Représentation graphique

En cliquant sur Représentation graphique depuis l'onglet « Menu tableau », vous obtiendrez les variations d'une colonne en fonction d'une autre.

Les échelles sont calculées automatiquement.

Tableau

Menu tableau


Menu colonne

En cliquant sur l'en-tête d'une colonne du tableau, vous pourrez :

- la caculer (en fonction d'autres colonnes du tableau),

- la trier,

- l'effacer,

- la nommer (cellule d'en-tête),

- l'établir en utilisant une suite arithmétique.

Tableau

Menu tableau


Menu tableau

En cliquant sur cet onglet, vous pouvez définir le nombre de lignes, en insérer ou en supprimer, obtenir une représentation graphique d'une colonne en fonction d'une autre.

Tableau

Menu colonne

Représentation graphique


Liste du matériel

Tout le matériel disponible pour les montages est listé à gauche de l'écran. Il suffit de cliquer sur un des boutons pour sélectionner un élément.

Certains boutons sont inactifs tant qu'un ustensile n'a pas été choisi.

Par exemple, le bouton du thermomètre ne devient actif que si la colonne de Vigreux est présente.


Nom du montage

Si la représentation affichée à l'écran correspond à un montage, son nom apparaît dans le champ correspondant.

Si aucun nom n'apparaît, cela signifie que votre montage n'est pas valide.


Définir un autre milieu (Prisme)
Définir un autre milieu

Si vous voulez travailler avec un autre matériau que ceux que vous trouvez dans la liste pour le prisme ou le milieu extérieur, sélectionnez « autre » dans la liste.

Vous devrez ensuite saisir les valeurs des coefficients A et B de la relation de Cauchy.


Rapporteur (Prisme)
Rapporteur

Pour mesurer un angle sur la figure, il faut activer le rapporteur (Mesurer un angle).

- pour déplacer le rapporteur : utiliser la croix en maintenant le bouton gauche enfoncé.

- pour faire pivoter le rapporteur : utiliser les deux flèches arrondies.

- pour mesurer l'angle, placer la droite sur le rayon en utilisant la sphère cyan (•) avec la souris.

L'angle affiché correspond à l'angle, en degrés, entre la base et la droite cyan.


Sources lumineuses (Prisme)
Sources lumineuses

Trois sources lumineuses sont disponibles :

1) lumière polychromatique blanche : le calculateur détermine la marche de centaines de rayons dont la longueur d'onde varie de façon quasi continue de 400 à 800 nm.

Avec cette source, il est impossible d'observer le sens de propagation de la lumière pour ne pas surcharger la figure.

2) 5 radiations : 5 rayons sont représentés. Les couleurs utilisées ne correspondent pas aux couleurs « réelles » mais permettent de visualiser l'influence de la longueur d'onde (de 400 à 800 nm) sur le phénomène.

3) monochromatique : une seule longueur d'onde. C'est la source la mieux adaptée pour l'étude des différentes réflexions et réfractions.

Pour faire varier la longueur d'onde, faire glisser le curseur.

Les indices du demi-disque et du milieu extérieur sont toujours indiqués pour la longueur d'onde utilisée.

Avec les sources 1 et 3, et si la configuration d'affichage des couleurs de votre ordinateur est au moins égale à 16 bits (65536 couleurs), la couleur observée pour une longueur d'onde donnée est proche de la couleur « réelle ».


Actualiser

Pour prendre en compte les paramètres modifiés (couleurs, échelle...), vous devez cliquer sur le bouton « Actualiser » pour redessiner la représentation.


Classification restreinte

En cliquant sur une case de la classification restreinte, vous obtiendrez une représentation des couches électroniques de l'atome correspondant.


Couleurs

Vous pouvez modifier la couleur de représentation de chaque couche électronique. Il suffit pour cela de cliquer sur le case correspondante sous l'image.


Focus

Le focus permet d'accentuer les contrastes entre les régions ou la probabilité de présence des électrons est importante par rapport à celles où elle est faible.

Attention, les paramètres ne sont pris en compte qu'après avoir cliqué sur le bouton « Actualiser ».


Mesurer

Pour mesurer la distance qui sépare un point du noyau, il suffit de cliquer sur le point considéré. Une droite apparaît alors et la longueur est affichée.


Zoom

Le zoom permet de modifier l'échelle de représentation.

Attention, les paramètres ne sont pris en compte qu'après avoir cliqué sur le bouton « Actualiser ».


Construction

Pour dessiner une molécule, vous devez :

1. Prendre les atomes sous le cadre en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.

2. Les poser sur la figure en commençant par les deux positions centrales.

Par exemple, pour dessiner la molécule de méthane, positionner les deux atomes de carbone puis les 6 atomes d'hydrogène.

3. Modifier les liaisons si nécessaire. Cliquer alors sur la liaison à modifier avec le bouton droit de la souris.

Votre construction est correcte si la représentation de Lewis et l'animation sont affichées.

Voir Validation


Modifier une liaison

Pour modifier une liaison, cliquer dessus avec le bouton droit de la souris.

Voir aussi : Construction


Géométrie

L'option géométrie superpose, dans la fenêtre « Animation », une figure géométrique qui permet de décrire l'agencement des atomes :

- une droite si les atomes sont alignés,

- un plan si la molécule est plane,

- un tétraèdre si la géométrie de la molécule peut se déduire de la répulsion de 4 doublets autour d'un atome « central ».


Animation

La fenêtre animation permet de visualiser un modèle moléculaire compact ou éclaté de la molécule représentée, si celle-ci est valide.

L'animation permet en outre de visualiser la libre rotation autour des liaisons simples, d'obtenir un descriptif sommaire, et de superposer des figures géométriques adaptées (droite, plan ou tétraèdre).

Voir aussi Géométrie


Validation

Lorsque vous représentez une molécule par cliquer-glisser et en modifiant les liaisons (voir Construction et Modifier une liaison), la représentation de Lewis est masquée par la photo du chimiste, et l'animation n'est pas active.

La construction n'est validée que lorsqu'elle est correcte : respect de la valence des atomes, des règles du duet et de l'octet et de l'électroneutralité de la molécule.

Vous avez alors accès à la représentation de Lewis et l'animation.


Graphes

En cliquant sur le bouton « Graphes » de la classification, vous pourrez obtenir une représentation de l'évolution du nombre de nucléons, du rayon atomique, de la température de fusion ou d'ébullition en fonction de Z (numéro atomique).


Représentations

En utilisant les différents boutons de la barre de menu, vous pouvez visualiser directement dans le tableau :

- les métaux,

- l'état physique,

- les familles chimiques,

- le rayon atomique,

- les éléments radioactifs.


Carte

En cliquant sur une des cases du tableau, vous obtiendrez une description de l'élément correspondant, de l'atome et du corps simple.

Cette carte peut être imprimée.

Pour obtenir les cartes des cases voisines (en ligne ou en colonne), utiliser les flèches.


Recherche à partir du nom

Si vous ne trouvez pas un élément dans le tableau, ou si vous ne connaissez pas son symbole, vous pouvez utiliser l'index (premier bouton de la barre de menu) et sélectionner son nom.


Précision de la concentration

Lorsqu'une solution est préparée, le simulateur calcule l'incertitude relative avec la procédure suivante :

- précision de la balance : 0,01 g,

- précision de la verrerie graduée : la plus petite division,

- précision de la verrerie jaugée : 2 ‰.

Si l'incertitude relative est supérieure à 5%, un message d'alerte est affiché.


Protocole

Pour préparer une solution aqueuse avec le Minilabo, vous devez :

1. Choisir une solution mère, un liquide ou un solide.

2. Prélever un échantillon en mesurant un volume ou une masse.

3. Diluer ou dissoudre le composé dans une fiole jaugée.

Voir aussi Précision de la concentration


Équation chimique

Pour écrire une équation chimique, vous devez saisir les formules des réactifs et des produits dans le cadre en haut de l'écran. Respecter les minuscules et majuscules pour les symboles, les indices et les exposants. La flèche de l'équation est obtenue en cliquant sur le bouton flèche ou en utilisant la touche « = » du clavier.

L'ajustement de votre équation est vérifié avant l'obtention du tableau d'avancement ou en cliquant sur le bouton « Vérifier l'équation chimique ».


Tableau d'avancement

Le tableau d'avancement permet de visualiser l'évolution des quantités de matière des réactifs et des produits de l'état initial à l'état final.

Voir aussi: État initial et Animation

Ce tableau ne peut-être obtenu que si l'équation chimique est ajustée.


État initial

Pour définir l'état initial du système, cliquer sous chaque réactif et saisir les quantités de matière correspondantes.

La simulation (variation des quantités de matière de l'état initial à l'état final) ne pourra être obtenue que si la quantité de matière de chaque réactif est non nulle.


Travailler avec 10 équations chimiques

Le simulateur offre la possibilité de travailler simultanément sur 10 équations chimiques : utiliser les touches numérotées.

Si vous souhaitez établir plusieurs tableaux d'avancement pour une même équation chimique (en modifiant les conditions initiales), utiliser les boutons Copier / Coller de la barre de menu.


Animation

L'animation permet de visualiser l'évolution des quantités de matière des réactifs et des produits au cours de la réaction : de l'état initial à l'état final.

Pour contrôler l'avancement de la réaction, vous pouvez utiliser le curseur placé sous le tableau ou sélectionner l'animation automatique avec les boutons état initial, état final, animation et pause.


Graphes

En cliquant sur le bouton « Graphes » de la barre de menu, vous obtiendrez les représentations de x(t), y(t) et y(x) en fonction des paramètres de l'expérience envisagée.


Chronophotographie

Pour commencer la chronophotographie, cliquer sur le bouton représentant une caméra sous l'image. Si le projectile est arrêté, cette procédure déclenchera le mouvement. Vous pouvez interrompre à tout instant la chronophotographie en cliquant une nouvelle fois sur ce bouton.

L'intervalle de temps entre deux photographies est modifiable (paramètres).

Voir aussi Animation.


Animation

L'animation est contrôlée par les boutons bleus situés sous l'image. Le premier permet de replacer le projectile dans les conditions initiales, le second d'activer l'animation et le troisième de l'interrompre.

Le mouvement peut-être ralenti pour faciliter l'observation (Options).

Voir aussi Chronophotographie.


Paramètres

Les paramètres du simulateur sont modifiables : choix du lieu, du projectile, de la position de départ et de la vitesse initiale.

Voir aussi: Chronophotographie


Position initiale

La position initiale peut être modifiée :

- directement sur la figure en utilisant la souris (à condition que le projectile soit arrêté),

- dans les paramètres en saisissant l'abscisse et l'ordonnée.

Voir aussi : Vitesse initiale


Vitesse initiale

La vitesse initiale est à saisir dans les paramètres.

Deux valeurs sont nécessaires :

- la vitesse,

- l'angle du vecteur vitesse avec l'axe horizontal.

Voir aussi Position initiale.


Plan orbital

En cliquant sur le bouton « Plan orbital », vous obtiendrez, en plein écran, le mouvement du satellite dans le plan de son orbite.


Animation

Les paramètres de l'animation sont :

- la vitesse, modifiable par le curseur placé sous la vue en perspective,

- les boutons Marche / Arrêt qui permettent de l'arrêter pour relever les valeurs : date, altitude et vitesse.


Trajectoire

Le bouton « Tracer la trajectoire » permet de marquer les différentes positions occupées par le satellite au cours de son mouvement. Si cette option est choisie durant une révolution, l'orbite sera dessinée.

La trajectoire est tracée à la fois sur le plan orbital et sur la visualisation en perspective, quelle que soit la représentation depuis laquelle vous avez cliqué.


Lancer un satellite

Pour lancer un satellite, vous devez d'abord saisir les conditions initiales (position et vitesse): quatre paramètres sont nécessaires.

Deux boutons « ? » sont disponibles pour vous aider à définir la position et la vitesse.

Vous devez ensuite cliquer sur le bouton « Envoyer » pour que vos paramètres soient pris en compte.

Le bouton « Envoyer » est également accessible depuis la page du plan orbital (icône dans la barre de menu) pour mieux visualiser la trajectoire.


Angle

L'angle du pendule, à l'instant initial, peut être indiqué de deux manières différentes :

- directement sur la figure avec la souris,

- en saisissant sa valeur : cliquer sur le bouton « Définir » sous l'image.


Paramètres

Les paramètres (modifiables) du pendule sont :

- la hauteur du mât,

- la longueur de la tige,

- la masse,

- le lieu (Terre, Lune ou Mars),

- l'angle à l'instant initial : voir Angle.


Clap

A l'ouverture du simulateur, vous disposez d'un oscilloscope à mémoire et d'un « clap », schématisé par deux mains devant une colonne de gaz.

Pour l'étude de la propagation d'un son bref dans un gaz, il suffit de cliquer sur le bouton « Clap » pour que l'enregistrement de l'oscilloscope soit déclenché (voir Oscilloscope).

Si vous souhaitez travailler avec le GBF, il suffit d'appuyer sur son bouton « Marche ».

Pour retrouver le « Clap », appuyer sur le bouton « Arrêt » du GBF.


GBF

Le GBF est muni d'un bouton Marche / Arrêt. S'il est arrêté, le « Clap » est disponible.

Les réglages du GBF sont :

- La fréquence : utiliser les boutons bleus pour sélectionner la gamme de fréquence puis tourner le bouton de gauche, avec la souris, pour régler. Le réglage peut être affiné en utilisant les touches fléchées du clavier de l'ordinateur.

- L'amplitude : tourner le bouton de droite, avec la souris, pour régler. Le réglage peut être affiné en utilisant les touches fléchées du clavier de l'ordinateur.


Milieu de propagation

Pour modifier le milieu de propagation, vous pouvez choisir la nature du gaz et sa température.


Microphone

Pour déplacer les micros dans la colonne de gaz, vous devez utiliser la souris directement sur la figure.

Les positions peuvent être lues sur la règle graduée. Elles sont également affichées à gauche de l'oscilloscope.


Oscilloscope

L'oscilloscope du simulateur son a deux modes de fonctionnement :

1. Si le GBF est sur « Arrêt », il se comporte comme un oscilloscope à mémoire, très largement simplifié. Le déclenchement est déterminé par l'option synchronisation. Une nouvelle acquisition est déclenchée à chaque « Clap ».

2. Si le GBF est sur « Marche », il répond en temps réel aux modifications des paramètres de l'expérience : position des micros, réglages du GBF, milieu de propagation. Il est doté des fonctions de base d'un oscilloscope bicourbe.

La précision des mesures sur l'écran de l'oscilloscope peut être améliorée en appuyant sur le bouton « loupe » dans la barre de menu.


Collage spécial

Le collage spécial (menu Édition) permet d'insérer dans votre document, une image ou un objet placé dans le presse-papiers.

Voir aussi : Conserver la liaison


Conserver la liaison

Lors de l'intégration d'une image ou d'un objet dans votre texte, vous pouvez conserver la liaison avec l'application qui l'a créé (menu Options).

Si la liaison est maintenue, il suffit de cliquer sur l'objet pour ouvrir l'application correspondante (par exemple Paint pour une image bitmap).

Voir aussi : Collage spécial


Protégé en écriture

Vous pouvez protéger votre texte à l'aide de cette option (menu Format). Les champs de réponse de l'élève doivent par contre rester autorisés en écriture.

Un texte protégé ne peut être modifié : il faut commencer par retirer la protection (menu Format).


Aligner (indices / exposants)

Cette option permet d'aligner les indices et les exposants pour le texte sélectionné. Vous pouvez alors choisir la taille des indices et des exposants.

Voir aussi : Décalage (indices / exposants)


Décalage (indices / exposants)

Cette option permet de  définir le décalage de l'indice ou de l'exposant.

Voir aussi : Aligner (indices / exposants)


Insertion

Vous pouvez insérer dans votre document :

• Un objet : titre WordArt, éditeur d'équation... Si vous conservez la liaison, l'utilisateur devra disposer de l'application source pour visualiser le document.

• Un texte depuis un fichier.

• Une image.

• Des caractères spéciaux. Les polices utilisées doivent être présentes sur l'ordinateur de l'utilisateur final.

Voir aussi : Conserver la liaison


Fichiers de l'exercice

Pour créer un exercice, il faut :

1. Un fichier texte (.rtf) pour l'énoncé

Le texte peut être saisi depuis Profedit ou avec n'importe quel traitement de texte permettant d'enregistrer au format RTF (Word, Wordpad...)

2. Un fichier de configuration initiale (facultatif)

Il peut être intéressant de paramétrer le simulateur à l'ouverture de l'exercice, de sorte que l'élève se trouve directement dans la situation que vous avez choisie.

Pour créer ce fichier : exécuter le simulateur, définir les paramètres et enregistrer.

3. Un fichier texte (.rtf) pour la correction (facultatif)

Si votre exercice est corrigé, saisir le texte depuis Profedit ou avec n'importe quel traitement de texte permettant d'enregistrer au format RTF (Word, Wordpad...)

4. Un fichier de configuration pour la correction (facultatif)

Si votre exercice est corrigé : exécuter le simulateur, définir la situation qui correspond à votre corection (série de molécules, d'équations chimiques, paramètres du pendule, tableau dans Avogadro...) et enregistrer.

5. Recenser les données dans un fichier Récapitulatif

Lorsque vous avez créé tous les fichiers nécessaires à votre exercice (de 1 à 4), vous devez écrire un dernier fichier qui regroupe toutes les informations :

- la liste des fichiers associés à votre exercice,

- le titre de l'exercice,

- le niveau de difficulté,

- le descriptif.

Pour réaliser ce fichier, cliquer sur Paramètres de l'éditeur d'exercices Profedit.

Voir aussi : Distribution des exercices


Distribution des exercices

Un exercice pour un simulateur est constitué de 2 à 5 fichiers (voir Fichiers de l'exercice) :

- 1 à 2 fichiers textes (énoncé + correction),

- 0 à 2 fichiers de configuration initiale,

- 1 fichier Récpitulatif qui regroupe les informations.

Pour que le simulateur trouve tous les fichiers, il est impératif que ceux-ci soient dans le même répertoire (disquette, disque dur, cédérom, serveur réseau....).

Voir aussi : Exporter un exercice sur le site


Utilisation de Profedit

Profedit permet :

− d'écrire les textes des énoncés et des corrections des exercices du simulateur (traitement de texte),

− de générer un fichier Récapitulatif qui indique au simulateur l'ensemble des caractéristiques de votre exercice (voir aussi Fichiers de l'exercice et Distribution des exercices).


Exporter un exercice sur le site

Pour déposer vos exercices sur le serveur Microméga, regroupez tous les fichiers dans un fichier compressé (.zip) et rendez vous sur la page Exercices du site.

Voir aussi : Fichiers de l'exercice et Distribution des exercices